EXPORTS
	gcry_check_version  @1
	gcry_errno @2
	gcry_strerror  @3
	gcry_control  @4
	gcry_sexp_new  @5
	gcry_sexp_create  @6
	gcry_sexp_sscan  @7
	gcry_sexp_build  @8
	gcry_sexp_release  @9
	gcry_sexp_canon_len  @10
	gcry_sexp_sprint  @11
	gcry_sexp_cons @12
	gcry_sexp_alist @13
	gcry_sexp_vlist @14
	gcry_sexp_append @15
	gcry_sexp_prepend @16
	gcry_sexp_find_token @17
	gcry_sexp_nth @18
	gcry_sexp_car @19
	gcry_sexp_cdr @20
	gcry_sexp_cadr @21
	gcry_sexp_nth_data @22
	gcry_sexp_nth_mpi @23
	gcry_mpi_new  @24
	gcry_mpi_snew  @25
	gcry_mpi_release  @26
	gcry_mpi_copy  @27
	gcry_mpi_set  @28
	gcry_mpi_set_ui  @29
	gcry_mpi_swap  @30
	gcry_mpi_cmp  @31
	gcry_mpi_cmp_ui  @32
	gcry_mpi_scan  @33
	gcry_mpi_print  @34
	gcry_mpi_aprint  @35
	gcry_mpi_add  @36
	gcry_mpi_add_ui  @37
	gcry_mpi_addm  @38
	gcry_mpi_sub  @39
	gcry_mpi_sub_ui  @40
	gcry_mpi_subm  @41
	gcry_mpi_mul  @42
	gcry_mpi_mul_ui  @43
	gcry_mpi_mulm  @44
	gcry_mpi_mul_2exp  @45
	gcry_mpi_div  @46
	gcry_mpi_mod  @47
	gcry_mpi_powm  @48
	gcry_mpi_gcd  @49
	gcry_mpi_invm  @50
	gcry_mpi_get_nbits  @51
	gcry_mpi_test_bit  @52
	gcry_mpi_set_bit  @53
	gcry_mpi_clear_bit  @54
	gcry_mpi_set_highbit  @55
	gcry_mpi_clear_highbit  @56
	gcry_mpi_rshift  @57
	gcry_mpi_set_opaque  @58
	gcry_mpi_get_opaque  @59
	gcry_mpi_set_flag  @60
	gcry_mpi_clear_flag  @61
	gcry_mpi_get_flag  @62
	gcry_cipher_open  @63
	gcry_cipher_close  @64
	gcry_cipher_ctl @65
	gcry_cipher_info @66
	gcry_cipher_algo_info  @67
	gcry_cipher_algo_name  @68
	gcry_cipher_map_name  @69
	gcry_cipher_mode_from_oid  @70
	gcry_cipher_encrypt  @71
	gcry_cipher_decrypt  @72
	gcry_pk_encrypt  @73
	gcry_pk_decrypt  @74
	gcry_pk_sign  @75
	gcry_pk_verify  @76
	gcry_pk_testkey  @77
	gcry_pk_genkey  @78
	gcry_pk_ctl  @79
	gcry_pk_algo_info  @80
	gcry_pk_algo_name  @81
	gcry_pk_map_name  @82
	gcry_pk_get_nbits  @83
	gcry_pk_get_keygrip  @84
	gcry_md_open  @85
	gcry_md_close  @86
	gcry_md_enable @87
	gcry_md_copy  @88
	gcry_md_reset  @89
	gcry_md_ctl  @90
	gcry_md_write  @91
	gcry_md_read  @92
	gcry_md_hash_buffer  @93
	gcry_md_get_algo  @94
	gcry_md_get_algo_dlen  @95
	gcry_md_info  @96
	gcry_md_algo_info @97
	gcry_md_algo_name  @98
	gcry_md_map_name  @99
	gcry_md_setkey  @100
	gcry_randomize  @101
	gcry_random_bytes  @102
	gcry_random_bytes_secure  @103
	gcry_mpi_randomize  @104
	gcry_set_progress_handler  @105
	gcry_set_allocation_handler  @106
	gcry_set_outofcore_handler  @107
	gcry_set_fatalerror_handler  @108
	gcry_set_gettext_handler  @109
	gcry_set_log_handler  @110
	gcry_malloc  @111
	gcry_calloc  @112
	gcry_malloc_secure  @113
	gcry_calloc_secure  @114
	gcry_realloc  @115
	gcry_strdup  @116
	gcry_xmalloc  @117
	gcry_xcalloc  @118
	gcry_xmalloc_secure  @119
	gcry_xcalloc_secure  @120
	gcry_xrealloc  @121
	gcry_xstrdup  @122
	gcry_free  @123
	gcry_is_secure  @124
